 \thispagestyle{empty}
\begin{titlepage}
	 \thispagestyle{empty}
	% thispagestyle{empty} unterdrückt Seitenzahlen auf der gewünschten Seite
	\newfont{\smc}{cmcsc10 at 12pt}
%	\maketitle
	%Aufpassen mit fi: Fehlercode U+FB01
	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Titel, Autor, Seminar, Semester, Dozent %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{center}
	 \thispagestyle{empty}
\begin{figure}[t]
	\centering
	\includegraphics[width=0.5\textwidth]{./img/ohm_logo.png}
	
\end{figure}

$~~$\\
\textbf{\huge Übersicht über "Forward Error Correction" in der Kommunikationstechnik.}\paragraph{}$~~$\\
\paragraph{}$~~$\\
\paragraph{}$~~$\\
\textbf{Studienarbeit}\\ \textbf{aus dem Modul KOM4-1 Photonische Netze}\\ \textbf{an der Technischen Hochschule Nürnberg}
\paragraph{}$~~$\\
\paragraph{}$~~$\\
\paragraph{}$~~$\\
\text{vorgelegt am: 31.01.2025}\\
\text{von: Daniel Binner}\\
\text{Prüfer: Prof. Dr. Olaf Ziemann}\\
\paragraph{}$~~$\\
\text{Technische Hochschule Nürnberg}\\
\text{Fakultät für Elektrotechnik Feinmechanik Informationstechnik}\\
\end{center}	
\end{titlepage}

