%!TeX root=paper.tex

\chapter{Zusammenfassung}

Die Frequenzgangmessung best\"atigt das PT2-Modell der
Drehzahl-Regelstrecke. Die Abweichung zwischen gemessener und
theoretischer Knickfrequenz liegt im Bereich der Messunsicherheit.

\section*{Quellen}
[Lutz/Wendt, 2014] Lutz, H. \& Wendt, W. \emph{Taschenbuch der
Regelungstechnik}. Europa-Lehrmittel, 10.~Auflage, 2014.
