% =====================================================================
%  STUFE 2 -- Template anwenden
%  --------------------------------------------------------------------
%  Was sich gegenueber Stufe 1 geaendert hat:
%    + Offizielles TH-Nuernberg-Abschlussarbeit-Template (Fakultaet efi)
%      -> 01_AbschlussarbeitPraeambel.tex (Layout, Pakete, Einstellungen)
%      -> LTXKursTitel.sty                (Deckblatt mit Ohm-Logo)
%    + scrreprt + KOMA-Script Layout statt selbstgebautes article
%    + Inhalt logisch in Dateien aufgeteilt:
%        02_Abstract.tex
%        10_Einleitung.tex
%        20_Hauptteil.tex
%        30_Schluss.tex
%    + Title page, Abstract, Inhaltsverzeichnis,
%      Abbildungs- und Tabellenverzeichnis kommen aus dem Template
%    + Pakete wie siunitx, biblatex, hyperref sind in der Praeambel
%      bereits geladen -- die spaeteren Stufen nutzen sie
%
%  Was noch unschoen ist:
%    - "TH N\"urnberg Georg Simon Ohm" 2x im Text getippt (Regel 3)
%    - Zitat [Lutz/Wendt, 2014] hand-getippt (Regel 4)
%    - "Abb.~1", "Abb.~2", "Tabelle~1" hart codiert (Regel 5)
%    - aufbau.png noch pixelig (Regel 7)
% =====================================================================

\documentclass[a4paper, parskip=half, titlepage=yes, 11pt, BCOR=12mm, toc=flat]{scrreprt}

\input{01_AbschlussarbeitPraeambel}

\input{werte.tex}

% --- Variablen fuer das Deckblatt (aus LTXKursTitel.sty) ---
\DAAutor{Tom Ne\ss  \par Cedric Fritzsch \par Lukas Klausen \par Gruppe 10.4}
\DATyp{Praktikumsbericht Regelungstechnik V4}
\DAAutorAdresse{Wassertorstra\ss e 10 \par 90489 N\"urnberg}
\DAFachbereich{efi}
\DATitel{Frequenzgangmessung einer Drehzahl-Regelstrecke}
\DABetreuerTextA{Betreuer}
\DABetreuerTextB{}
\DABetreuerA{Ullrich Zahner}
\DABetreuerB{}
\DAOrt{Abgabe: N\"urnberg}
\DAAbgabedatum{22.\,Juni\,2025}
\DAAbgabesemester{Sommersemester 2025}

\pagenumbering{roman}

\begin{document}

\maketitle

\begin{center}
\thispagestyle{empty}
\end{center}

\input{02_Abstract}

\selectlanguage{ngerman}

\tableofcontents
\clearpage

\newpage
\pagenumbering{arabic}

\input{10_Einleitung}
\input{20_Hauptteil}
\input{30_Schluss}

\listoffigures

\listoftables

% Hinweis: Literaturverzeichnis kommt in Stufe 4 (\printbibliography).

\end{document}
