% =====================================================================
%  STUFE 5 -- Cross-References
%  --------------------------------------------------------------------
%  Was sich gegenueber Stufe 4 geaendert hat:
%    + \usepackage[ngerman]{cleveref}  -> automatische Praefixe
%      (cleveref muss NACH hyperref geladen werden -- hyperref ist
%       bereits in der Praeambel des Templates aktiv)
%    + \label{...} an Figures, Tables, Equations
%    + \cref{fig:setup} statt "Abb.~1" hand-getippt
%    + \eqref{eq:fg} fuer Gleichungen
%    + Verschiebt man eine Abbildung -> Nummer wandert mit
%
%  Was noch unschoen ist:
%    - Versionsverlauf existiert nicht (Regel 6)
%    - aufbau.png noch pixelig (Regel 7)
% =====================================================================

\documentclass[a4paper, parskip=half, titlepage=yes, 11pt, BCOR=12mm, toc=flat]{scrreprt}

\input{01_AbschlussarbeitPraeambel}

% Cross-References (cleveref muss nach hyperref geladen werden)
\usepackage[ngerman]{cleveref}

\input{werte.tex}

\newcommand{\thn}{TH N\"urnberg Georg Simon Ohm}

\DAAutor{Tom Ne\ss  \par Cedric Fritzsch \par Lukas Klausen \par Gruppe 10.4}
\DATyp{Praktikumsbericht Regelungstechnik V4}
\DAAutorAdresse{Wassertorstra\ss e 10 \par 90489 N\"urnberg}
\DAFachbereich{efi}
\DATitel{Frequenzgangmessung einer Drehzahl-Regelstrecke}
\DABetreuerTextA{Betreuer}
\DABetreuerTextB{}
\DABetreuerA{Ullrich Zahner}
\DABetreuerB{}
\DAOrt{Abgabe: N\"urnberg}
\DAAbgabedatum{22.\,Juni\,2025}
\DAAbgabesemester{Sommersemester 2025}

\pagenumbering{roman}

\begin{document}

\maketitle

\begin{center}
\thispagestyle{empty}
\end{center}

\input{02_Abstract}

\selectlanguage{ngerman}

\tableofcontents
\clearpage

\newpage
\pagenumbering{arabic}

\input{10_Einleitung}
\input{20_Hauptteil}
\input{30_Schluss}

\printbibliography

\listoffigures

\listoftables

\end{document}
