% =====================================================================
%  STUFE 3 -- Formatvorlagen & Makros
%  --------------------------------------------------------------------
%  Was sich gegenueber Stufe 2 geaendert hat:
%    + \newcommand{\thn}{...}        -> 1x definieren statt mehrfach tippen
%    + \SI{56}{\radian\per\second}, \SI{...}{\decibel} statt freier Text
%    + S-Spalten in der Tabelle      -> Werte am Komma ausgerichtet
%    + plot.py liefert Rohzahlen     -> siunitx formatiert deutsch
%    + siunitx ist bereits in der Praeambel (locale=DE) geladen
%
%  Was noch unschoen ist:
%    - Zitat [Lutz/Wendt, 2014] hand-getippt (Regel 4)
%    - "Abb.~1", "Abb.~2", "Tabelle~1" hart codiert (Regel 5)
%    - aufbau.png noch pixelig (Regel 7)
% =====================================================================

\documentclass[a4paper, parskip=half, titlepage=yes, 11pt, BCOR=12mm, toc=flat]{scrreprt}

\input{01_AbschlussarbeitPraeambel}

\input{werte.tex}

% --- Eigene Makros (zentral statt mehrfach tippen) ---
\newcommand{\thn}{TH N\"urnberg Georg Simon Ohm}

% --- Variablen fuer das Deckblatt ---
\DAAutor{Tom Ne\ss  \par Cedric Fritzsch \par Lukas Klausen \par Gruppe 10.4}
\DATyp{Praktikumsbericht Regelungstechnik V4}
\DAAutorAdresse{Wassertorstra\ss e 10 \par 90489 N\"urnberg}
\DAFachbereich{efi}
\DATitel{Frequenzgangmessung einer Drehzahl-Regelstrecke}
\DABetreuerTextA{Betreuer}
\DABetreuerTextB{}
\DABetreuerA{Ullrich Zahner}
\DABetreuerB{}
\DAOrt{Abgabe: N\"urnberg}
\DAAbgabedatum{22.\,Juni\,2025}
\DAAbgabesemester{Sommersemester 2025}

\pagenumbering{roman}

\begin{document}

\maketitle

\begin{center}
\thispagestyle{empty}
\end{center}

\input{02_Abstract}

\selectlanguage{ngerman}

\tableofcontents
\clearpage

\newpage
\pagenumbering{arabic}

\input{10_Einleitung}
\input{20_Hauptteil}
\input{30_Schluss}

\listoffigures

\listoftables

\end{document}
