%!TeX root=paper.tex

\selectlanguage{ngerman}
\renewcommand{\abstractname}{Kurzfassung}
\begin{abstract}
Diese Arbeit charakterisiert eine Drehzahl-Regelstrecke durch
Frequenzgangmessung. Die theoretische Knickfrequenz von
\SI{\omegaKtheorie}{\radian\per\second} wird durch die Messung mit
einer Abweichung von \SI{\abweichung}{\percent} best\"atigt.
\end{abstract}
