%!TeX root=paper.tex

\chapter{Zusammenfassung}

Die Frequenzgangmessung best\"atigt das PT2-Modell der
Drehzahl-Regelstrecke. Die Abweichung zwischen gemessener und
theoretischer Knickfrequenz liegt im Bereich der Messunsicherheit.
