\begin{titlepage}

%------------------------------------------------------------------------------
\begin{center}
\begin{figure}[!h]
\includegraphics[width=0.7\textwidth]{figures/Ohm_logo}
        \hfill
\end{figure}
\vspace{12mm}
\thispagestyle{empty}
\setlength{\unitlength}{15cm}
\line(1,0){1}\\
\vspace{0.4cm}
{\LARGE\textbf{\LARGE Entwicklung einer internen Social Media Plattform mit personalisierbarem Dashboard für Studierende}}
\setlength{\unitlength}{15cm}
\line(1,0){1}\\

\vspace{2.0cm}
\textbf{\huge{Esther Beate Kleinhenz}}\\
\vspace{0.4cm}
{\Large \textbf{Matrikelnummer: }2649270}\\
\vspace{2.5cm}
{\LARGE \textbf{Bachelorarbeit}}\\
%\vspace{0.3cm}
{zur Erlangung des akademischen Grades}\\
\vspace{0.5cm}
\textbf{\Large Bachelor of Engineering}\\
{\large Media Engineering}\\
\vspace{2.5cm}
{\Large \textbf{Erstprüfer: }Prof. Dr. Oliver Hofmann}\\
{\Large \textbf{Zweitprüfer: }Prof. Dr. Matthias Hopf}\\
%\vspace{2.0cm}
%{Co-Advisor:}\\
%{Name}\\
%\vspace{2.0cm}
%{Laborat\'orio de Vibra\c{c}\~oes de Sistemas Mec%\^anicos}\\
%{Departamento de Engenharia Mec\^anica }\\
%{Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto}\\
%\vspace{1.2cm}
\vspace{\fill}
Nürnberg, {\today}\\
\end{center}

\newpage
\thispagestyle{empty}

\setlength{\unitlength}{15cm}
\line(1,0){1}\\
%\indent Diese Dissertation wurde\\
%\indent Studiengang Wirtschaftsinformatik\\
%\indent Fakultät Informatik\\
%\indent Technischen Hochschule Nürnberg\\
%\indent Georg Simon Ohm \\
%\indent Nürnberg, Deutschland\\
%\indent verfasst.
%\vspace{1.5cm}

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig verfasst und nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt wurde, keine anderen als die angegebenen. Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet wurden.

\vspace{0.5cm}

\begin{flushright}
 Nürnberg, \today
\end{flushright}

\vspace{1.0cm}

\indent Esther Beate Kleinhenz \\
\indent E-mail: {kleinhenzes60188@th-nuernberg.de}


\vspace{\fill}
\indent Studiengang Media Engineering\\
\indent Georg Simon Ohm\\
\indent Technische Hochschule Nürnberg\\
\indent Ke"slerplatz 12\\
\indent 90489 Nürnberg\\
\indent Deutschland



\end{titlepage}
%------------------------------------------------------------------------------ 